-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.313790360304
cusum  =  0.135012527822
eta  =  0.560529547278
hl_amp_ratio  =  0.369906664978
kurtosis  =  -0.415833677188
n_points  =  185
period  =  0.550075358669
period_SNR  =  26.6229500053
period_log10FAP  =  -22.09486807
period_uncertainty  =  9.04253309013e-05
phase_cusum  =  0.303521234983
phase_eta  =  0.154880576978
phi21  =  0.9825331516
phi31  =  -0.929243252716
quartile31  =  0.31
r21  =  0.397550775169
r31  =  0.121339232648
shapiro_w  =  0.897221803665
skewness  =  -0.844442105385
slope_per10  =  -0.201503997061
slope_per90  =  0.265115042199
stetson_k  =  0.73453501339
weighted_mean  =  13.7244741266
weighted_std  =  0.210286962183
