-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317181102007
cusum  =  0.100848278011
eta  =  0.650496429637
hl_amp_ratio  =  0.577420464517
kurtosis  =  -0.609068010948
n_points  =  396
period  =  0.569219112961
period_SNR  =  53.4391452642
period_log10FAP  =  -56.9899296327
period_uncertainty  =  9.33023747118e-05
phase_cusum  =  0.238869329475
phase_eta  =  0.0539275655775
phi21  =  -2.18763977993
phi31  =  -1.11383213379
quartile31  =  0.39
r21  =  0.443050660051
r31  =  0.269803557726
shapiro_w  =  0.9295835495
skewness  =  -0.635396499905
slope_per10  =  -0.128803981991
slope_per90  =  0.254607609294
stetson_k  =  0.78863729662
weighted_mean  =  14.1206384514
weighted_std  =  0.255962606955
