-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.429594796025
cusum  =  0.164488635381
eta  =  0.705909250908
hl_amp_ratio  =  0.281651811848
kurtosis  =  0.0196344623979
n_points  =  232
period  =  0.456940075993
period_SNR  =  35.3314368145
period_log10FAP  =  -27.6536667826
period_uncertainty  =  6.11307438118e-05
phase_cusum  =  0.25934552601
phase_eta  =  0.119313995392
phi21  =  -2.49695392957
phi31  =  -4.58158547145
quartile31  =  0.45
r21  =  0.506607963439
r31  =  0.329006923138
shapiro_w  =  0.882522583008
skewness  =  -0.8900389085
slope_per10  =  -0.202688088608
slope_per90  =  0.223518802649
stetson_k  =  0.696802790279
weighted_mean  =  15.0354452127
weighted_std  =  0.344652172638
