-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277805456177
cusum  =  0.187402670097
eta  =  1.29691729277
hl_amp_ratio  =  1.02901348493
kurtosis  =  -0.127207386786
n_points  =  379
period  =  0.569792346771
period_SNR  =  32.574215447
period_log10FAP  =  -21.0610812396
period_uncertainty  =  9.00032160896e-05
phase_cusum  =  0.239484766191
phase_eta  =  1.31738673935
phi21  =  0.647963400443
phi31  =  -1.00678541138
quartile31  =  0.4
r21  =  0.526613285707
r31  =  0.256300883217
shapiro_w  =  0.995921134949
skewness  =  0.16293634043
slope_per10  =  -0.0300585962779
slope_per90  =  0.0368926704858
stetson_k  =  0.797852644414
weighted_mean  =  18.9806784779
weighted_std  =  0.28288930149
