-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330573337334
cusum  =  0.0914419344238
eta  =  0.79885854357
hl_amp_ratio  =  0.65788332506
kurtosis  =  -0.468013316791
n_points  =  385
period  =  0.558499546637
period_SNR  =  43.0447871796
period_log10FAP  =  -40.653620925
period_uncertainty  =  8.64711029123e-05
phase_cusum  =  0.248891777069
phase_eta  =  0.442285387093
phi21  =  0.965441832852
phi31  =  2.01640143198
quartile31  =  0.48
r21  =  0.484288727272
r31  =  0.347167431152
shapiro_w  =  0.971495270729
skewness  =  -0.461457770496
slope_per10  =  -0.0415726120247
slope_per90  =  0.0588400325168
stetson_k  =  0.777329285906
weighted_mean  =  18.1390468908
weighted_std  =  0.31193516673
