-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.348931985673
cusum  =  0.114631616489
eta  =  0.524138480253
hl_amp_ratio  =  0.394272063382
kurtosis  =  -0.711679492412
n_points  =  389
period  =  0.598096060199
period_SNR  =  48.4841676194
period_log10FAP  =  -53.6700373206
period_uncertainty  =  9.55608223391e-05
phase_cusum  =  0.22384232905
phase_eta  =  0.260890472881
phi21  =  0.835830922426
phi31  =  1.91255484178
quartile31  =  0.48
r21  =  0.491508218943
r31  =  0.223708339434
shapiro_w  =  0.89354634285
skewness  =  -0.74423825182
slope_per10  =  -0.121701026395
slope_per90  =  0.186480521432
stetson_k  =  0.733057276647
weighted_mean  =  14.2892373201
weighted_std  =  0.32090801266
