-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352154509123
cusum  =  0.183126872399
eta  =  0.564995918684
hl_amp_ratio  =  0.311012689405
kurtosis  =  0.00295837879775
n_points  =  347
period  =  0.467231219869
period_SNR  =  34.5740310374
period_log10FAP  =  -36.3980758858
period_uncertainty  =  6.09485034569e-05
phase_cusum  =  0.229244761348
phase_eta  =  0.448246994203
phi21  =  0.767518251351
phi31  =  -1.51441442535
quartile31  =  0.425
r21  =  0.481610670384
r31  =  0.270378219222
shapiro_w  =  0.865877270699
skewness  =  -1.01778135723
slope_per10  =  -0.111336093616
slope_per90  =  0.124608468419
stetson_k  =  0.690025086739
weighted_mean  =  14.551905848
weighted_std  =  0.342528875259
