-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277860641502
cusum  =  0.155683670093
eta  =  0.475976598733
hl_amp_ratio  =  0.586172057754
kurtosis  =  -0.636042805756
n_points  =  375
period  =  0.557550116766
period_SNR  =  45.370667329
period_log10FAP  =  -49.4616986605
period_uncertainty  =  8.34605904977e-05
phase_cusum  =  0.217148648182
phase_eta  =  0.278870571207
phi21  =  0.86835170356
phi31  =  2.16941832303
quartile31  =  0.32
r21  =  0.449456728353
r31  =  0.256937747256
shapiro_w  =  0.932679414749
skewness  =  -0.622124180789
slope_per10  =  -0.112420910689
slope_per90  =  0.207540428613
stetson_k  =  0.78651051402
weighted_mean  =  14.623440003
weighted_std  =  0.235050288342
