-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23625975217
cusum  =  0.0980440044588
eta  =  0.549081696147
hl_amp_ratio  =  1.08637510361
kurtosis  =  -1.24604821752
n_points  =  370
period  =  0.357746792555
period_SNR  =  52.8328142133
period_log10FAP  =  -58.4425993828
period_uncertainty  =  3.4609046878e-05
phase_cusum  =  0.23573267756
phase_eta  =  0.365436661749
phi21  =  -1.73904589246
phi31  =  -0.886649645805
quartile31  =  0.35
r21  =  0.190713606523
r31  =  0.0505928198483
shapiro_w  =  0.941359043121
skewness  =  -0.0495413733399
slope_per10  =  -0.0820844299403
slope_per90  =  0.113522657072
stetson_k  =  0.880569126765
weighted_mean  =  13.3370307145
weighted_std  =  0.185368247091
