-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.315240836439
cusum  =  0.141690965458
eta  =  0.634001408647
hl_amp_ratio  =  0.380742716527
kurtosis  =  -0.649501950781
n_points  =  328
period  =  0.492756709868
period_SNR  =  45.1296213511
period_log10FAP  =  -46.3473060271
period_uncertainty  =  6.85183712963e-05
phase_cusum  =  0.283881014015
phase_eta  =  0.199817835762
phi21  =  -2.25988102515
phi31  =  -4.20545370511
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.40296870159
r31  =  0.197300528307
shapiro_w  =  0.916204810143
skewness  =  -0.664748876506
slope_per10  =  -0.115540273777
slope_per90  =  0.103103088009
stetson_k  =  0.75934813474
weighted_mean  =  14.1250414079
weighted_std  =  0.260223195584
