-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.231130518523
cusum  =  0.184031918877
eta  =  0.590911168245
hl_amp_ratio  =  0.875213381735
kurtosis  =  -0.638308240495
n_points  =  188
period  =  0.50684864902
period_SNR  =  23.3678105512
period_log10FAP  =  -21.0274393965
period_uncertainty  =  5.80782234073e-05
phase_cusum  =  0.241978792686
phase_eta  =  0.242995219194
phi21  =  4.34221745806
phi31  =  5.79824677534
quartile31  =  0.28
r21  =  0.492940534632
r31  =  0.24283875188
shapiro_w  =  0.985162854195
skewness  =  -0.173739309774
slope_per10  =  -0.239945069589
slope_per90  =  0.28145808485
stetson_k  =  0.835649384541
weighted_mean  =  12.6260638298
weighted_std  =  0.179788398586
