-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214410049852
cusum  =  0.242332381617
eta  =  1.61499140237
hl_amp_ratio  =  0.934093556779
kurtosis  =  -0.00274992476796
n_points  =  303
period  =  0.54519550665
period_SNR  =  21.793136084
period_log10FAP  =  -9.43922873956
period_uncertainty  =  8.24006285302e-05
phase_cusum  =  0.322458546461
phase_eta  =  1.63677577731
phi21  =  1.14409627452
phi31  =  2.57534239682
quartile31  =  0.43
r21  =  0.557288871026
r31  =  0.364611122999
shapiro_w  =  0.992104887962
skewness  =  0.216236639775
slope_per10  =  -0.0370214212777
slope_per90  =  0.0291307811365
stetson_k  =  0.755015898397
weighted_mean  =  19.6341244337
weighted_std  =  0.345560993764
