-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.273229233782
cusum  =  0.128777847855
eta  =  0.652670393506
hl_amp_ratio  =  0.200183491291
kurtosis  =  1.13689533609
n_points  =  390
period  =  0.59119738281
period_SNR  =  47.6666573431
period_log10FAP  =  -48.624332121
period_uncertainty  =  9.69048973999e-05
phase_cusum  =  0.22277752631
phase_eta  =  0.0702967940493
phi21  =  -2.46417942213
phi31  =  -4.90252395537
quartile31  =  0.2
r21  =  0.376626395858
r31  =  0.28713665228
shapiro_w  =  0.798348724842
skewness  =  -1.44933874272
slope_per10  =  -0.154671957393
slope_per90  =  0.197999994271
stetson_k  =  0.614813915053
weighted_mean  =  15.573013462
weighted_std  =  0.197644041816
