-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.251364058621
cusum  =  0.0910330835853
eta  =  1.01159416499
hl_amp_ratio  =  0.598929801717
kurtosis  =  1.04154006713
n_points  =  157
period  =  0.56039754514
period_SNR  =  15.0685219009
period_log10FAP  =  -7.60606056452
period_uncertainty  =  8.51668020617e-05
phase_cusum  =  0.18661782135
phase_eta  =  0.624700623242
phi21  =  1.19957276054
phi31  =  -0.247268317813
quartile31  =  0.17
r21  =  0.423380945899
r31  =  0.292154432157
shapiro_w  =  0.926000833511
skewness  =  -1.02883086256
slope_per10  =  -0.111985207112
slope_per90  =  0.190050869582
stetson_k  =  0.706805276402
weighted_mean  =  16.0195786963
weighted_std  =  0.160537674786
