-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352330772441
cusum  =  0.0843976430311
eta  =  0.569997462453
hl_amp_ratio  =  0.359322874656
kurtosis  =  -0.774230420972
n_points  =  354
period  =  0.493054201376
period_SNR  =  45.5405018428
period_log10FAP  =  -48.0742912759
period_uncertainty  =  6.57335497266e-05
phase_cusum  =  0.2342113548
phase_eta  =  0.311153672995
phi21  =  -2.3416595919
phi31  =  -1.16313855587
quartile31  =  0.4875
r21  =  0.401170605764
r31  =  0.150310441579
shapiro_w  =  0.915473997593
skewness  =  -0.638380360361
slope_per10  =  -0.0741926008531
slope_per90  =  0.135877292675
stetson_k  =  0.769115076068
weighted_mean  =  13.2433553563
weighted_std  =  0.296916704972
