-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202291528262
cusum  =  0.155560106142
eta  =  1.30381947802
hl_amp_ratio  =  0.899640670095
kurtosis  =  -0.115532096732
n_points  =  395
period  =  0.525038351092
period_SNR  =  36.2615955816
period_log10FAP  =  -24.0721720143
period_uncertainty  =  7.64203484179e-05
phase_cusum  =  0.253635929844
phase_eta  =  1.13215298122
phi21  =  0.78157132776
phi31  =  -0.906010435012
quartile31  =  0.36
r21  =  0.557119691804
r31  =  0.272571175468
shapiro_w  =  0.993766307831
skewness  =  0.135704303304
slope_per10  =  -0.0416957234198
slope_per90  =  0.033666893112
stetson_k  =  0.790234926721
weighted_mean  =  18.6601979383
weighted_std  =  0.249096860213
