-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355577599817
cusum  =  0.134964682156
eta  =  0.610079348048
hl_amp_ratio  =  0.197516758274
kurtosis  =  1.26103932644
n_points  =  176
period  =  0.4365412706
period_SNR  =  18.6360645312
period_log10FAP  =  -15.274093216
period_uncertainty  =  6.20204507594e-05
phase_cusum  =  0.210303897259
phase_eta  =  0.400522838119
phi21  =  3.57103041726
phi31  =  4.5161681141
quartile31  =  0.2025
r21  =  0.426802372149
r31  =  0.135134962126
shapiro_w  =  0.773188233376
skewness  =  -1.53478614852
slope_per10  =  -0.147855153548
slope_per90  =  0.19471248381
stetson_k  =  0.5717003788
weighted_mean  =  16.0121221338
weighted_std  =  0.273919561408
