-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.398363960559
cusum  =  0.141915503015
eta  =  0.437052365329
hl_amp_ratio  =  0.394001774196
kurtosis  =  -0.637690177589
n_points  =  213
period  =  0.378518559014
period_SNR  =  23.4269495335
period_log10FAP  =  -21.7382144874
period_uncertainty  =  3.86085845364e-05
phase_cusum  =  0.232938077685
phase_eta  =  0.104797750666
phi21  =  0.946168455305
phi31  =  2.25140036127
quartile31  =  0.47
r21  =  0.551006757341
r31  =  0.36787391176
shapiro_w  =  0.912446379662
skewness  =  -0.70739419653
slope_per10  =  -0.15381817634
slope_per90  =  0.266022900405
stetson_k  =  0.768165027241
weighted_mean  =  12.7936619718
weighted_std  =  0.336787806463
