-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.710890868451
cusum  =  0.253399431493
eta  =  0.285115312379
hl_amp_ratio  =  1.11547242039
kurtosis  =  -1.36359211324
n_points  =  223
period  =  1.00174170724
period_SNR  =  32.2463412886
period_log10FAP  =  -34.3591011488
period_uncertainty  =  0.00021772261564
phase_cusum  =  0.225002629303
phase_eta  =  0.153015081449
phi21  =  -1.3151988249
phi31  =  -4.07573048799
quartile31  =  1.105
r21  =  0.204553426291
r31  =  0.0760211256898
shapiro_w  =  0.931824207306
skewness  =  0.050783103018
slope_per10  =  -0.341375655375
slope_per90  =  0.477099986747
stetson_k  =  0.884758519279
weighted_mean  =  13.0469058296
weighted_std  =  0.569254744579
