-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361187887843
cusum  =  0.163912065022
eta  =  0.572675367239
hl_amp_ratio  =  0.431241217171
kurtosis  =  -0.807632133858
n_points  =  353
period  =  0.547189223687
period_SNR  =  37.8991438789
period_log10FAP  =  -39.3355259836
period_uncertainty  =  8.23187561042e-05
phase_cusum  =  0.274450308364
phase_eta  =  0.678544623563
phi21  =  4.01138725756
phi31  =  5.26595232047
quartile31  =  0.55
r21  =  0.378835145493
r31  =  0.126901345226
shapiro_w  =  0.906471669674
skewness  =  -0.653316331564
slope_per10  =  -0.0904223639452
slope_per90  =  0.19488198437
stetson_k  =  0.771477326073
weighted_mean  =  14.1901801802
weighted_std  =  0.333407216376
