-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309419980654
cusum  =  0.153667967504
eta  =  0.531573510005
hl_amp_ratio  =  0.69108466284
kurtosis  =  -0.951096243009
n_points  =  226
period  =  0.579653434337
period_SNR  =  29.454079509
period_log10FAP  =  -29.7222954081
period_uncertainty  =  9.0531243817e-05
phase_cusum  =  0.260552016627
phase_eta  =  0.249436873873
phi21  =  -2.17428237893
phi31  =  -4.09252147611
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.356846827832
r31  =  0.178780720672
shapiro_w  =  0.940558969975
skewness  =  -0.427199195689
slope_per10  =  -0.111154052313
slope_per90  =  0.262828155898
stetson_k  =  0.812920845434
weighted_mean  =  16.035479351
weighted_std  =  0.266131927825
