-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261762253827
cusum  =  0.136894742803
eta  =  0.521819553463
hl_amp_ratio  =  0.392200869564
kurtosis  =  -0.100730218833
n_points  =  341
period  =  0.532604906975
period_SNR  =  44.4860594349
period_log10FAP  =  -44.8301473997
period_uncertainty  =  7.86388078967e-05
phase_cusum  =  0.279450985342
phase_eta  =  0.0941514090818
phi21  =  0.829707605506
phi31  =  -1.27683099395
quartile31  =  0.26
r21  =  0.488017797651
r31  =  0.280624751412
shapiro_w  =  0.900546729565
skewness  =  -0.929549582041
slope_per10  =  -0.153386867027
slope_per90  =  0.174373819992
stetson_k  =  0.711140373966
weighted_mean  =  15.9473175915
weighted_std  =  0.211961396231
