-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297900143442
cusum  =  0.114632411179
eta  =  0.760284567048
hl_amp_ratio  =  0.640018550255
kurtosis  =  0.343724014929
n_points  =  142
period  =  0.477506423862
period_SNR  =  17.8785432781
period_log10FAP  =  -14.4558563603
period_uncertainty  =  6.19816240375e-05
phase_cusum  =  0.224187228573
phase_eta  =  0.459785389409
phi21  =  -2.63955158088
phi31  =  -1.56484217295
quartile31  =  0.36
r21  =  0.380592329291
r31  =  0.0713904369486
shapiro_w  =  0.94647872448
skewness  =  -0.554010261516
slope_per10  =  -0.147965884697
slope_per90  =  0.379999959841
stetson_k  =  0.778060390608
weighted_mean  =  15.2610631104
weighted_std  =  0.265402244506
