-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.258156027422
cusum  =  0.205628841448
eta  =  1.61627477627
hl_amp_ratio  =  1.06247295921
kurtosis  =  0.0263499967432
n_points  =  298
period  =  0.575171174895
period_SNR  =  23.3119910534
period_log10FAP  =  -11.0312405486
period_uncertainty  =  9.17221389513e-05
phase_cusum  =  0.338500171138
phase_eta  =  1.24947706281
phi21  =  3.62226339096
phi31  =  2.10100412272
quartile31  =  0.5375
r21  =  0.617448319133
r31  =  0.229272607598
shapiro_w  =  0.994883954525
skewness  =  0.169009883954
slope_per10  =  -0.0330784744816
slope_per90  =  0.0484815540366
stetson_k  =  0.789669879325
weighted_mean  =  18.9649721956
weighted_std  =  0.364782548908
