-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.406264966246
cusum  =  0.26679431099
eta  =  0.590743168592
hl_amp_ratio  =  0.795868910877
kurtosis  =  -0.907675697931
n_points  =  59
period  =  0.90005345216
period_SNR  =  8.16589896178
period_log10FAP  =  -4.04007291127
period_uncertainty  =  0.000196840567569
phase_cusum  =  0.283598439292
phase_eta  =  0.367081223261
phi21  =  0.912783390288
phi31  =  1.9129445304
quartile31  =  0.52
r21  =  0.39182100017
r31  =  0.184427345679
shapiro_w  =  0.93078327179
skewness  =  -0.46787695999
slope_per10  =  -0.276900012977
slope_per90  =  0.465998962579
stetson_k  =  0.848136960377
weighted_mean  =  15.2855555556
weighted_std  =  0.327244489063
