-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377219169504
cusum  =  0.166615538625
eta  =  0.49697556564
hl_amp_ratio  =  0.481405344109
kurtosis  =  -0.780373192746
n_points  =  324
period  =  0.447960961663
period_SNR  =  44.4821520994
period_log10FAP  =  -39.7349454924
period_uncertainty  =  6.69965060596e-05
phase_cusum  =  0.221386895074
phase_eta  =  0.517840644923
phi21  =  -2.22071482856
phi31  =  -2.34300678696
quartile31  =  0.545
r21  =  0.288436065911
r31  =  0.154541602065
shapiro_w  =  0.952279686928
skewness  =  -0.472971678331
slope_per10  =  -0.0356419900465
slope_per90  =  0.0577633335394
stetson_k  =  0.789470868016
weighted_mean  =  12.2467553191
weighted_std  =  0.345395554499
