-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.320079715395
cusum  =  0.0986974742215
eta  =  0.598464165364
hl_amp_ratio  =  0.357673243294
kurtosis  =  -0.854409094188
n_points  =  456
period  =  0.540799581575
period_SNR  =  42.6845831088
period_log10FAP  =  -62.1265192617
period_uncertainty  =  8.15095546767e-05
phase_cusum  =  0.208895156792
phase_eta  =  0.380793258413
phi21  =  0.755055623547
phi31  =  1.89946849325
quartile31  =  0.48
r21  =  0.387088455736
r31  =  0.0771643862993
shapiro_w  =  0.917555510998
skewness  =  -0.579075579574
slope_per10  =  -0.081402380916
slope_per90  =  0.0774775665974
stetson_k  =  0.755020867948
weighted_mean  =  12.9455924622
weighted_std  =  0.279491870352
