-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342253984356
cusum  =  0.156638539513
eta  =  0.529381689186
hl_amp_ratio  =  0.426716106096
kurtosis  =  -0.594639267537
n_points  =  209
period  =  0.656829116578
period_SNR  =  23.4478785003
period_log10FAP  =  -23.1085473064
period_uncertainty  =  9.18128500715e-05
phase_cusum  =  0.230148331638
phase_eta  =  0.0847308960389
phi21  =  0.925494406117
phi31  =  -0.924831572051
quartile31  =  0.36
r21  =  0.556499595261
r31  =  0.298769086962
shapiro_w  =  0.895725905895
skewness  =  -0.760908173997
slope_per10  =  -0.148733338962
slope_per90  =  0.332000004128
stetson_k  =  0.732645963298
weighted_mean  =  15.1749418984
weighted_std  =  0.305764107449
