-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384545636141
cusum  =  0.14719226815
eta  =  0.62927773241
hl_amp_ratio  =  0.50732999963
kurtosis  =  -0.548812131023
n_points  =  336
period  =  0.504245329966
period_SNR  =  42.5262410674
period_log10FAP  =  -38.3794183413
period_uncertainty  =  7.07375202701e-05
phase_cusum  =  0.235723388473
phase_eta  =  0.449832261673
phi21  =  -2.22906899203
phi31  =  -1.31921979926
quartile31  =  0.47
r21  =  0.407646907102
r31  =  0.284652259018
shapiro_w  =  0.906773805618
skewness  =  -0.732820645261
slope_per10  =  -0.103383473898
slope_per90  =  0.120554023224
stetson_k  =  0.776528612354
weighted_mean  =  14.5385934356
weighted_std  =  0.337320372662
