-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333893946837
cusum  =  0.0866025548175
eta  =  0.59925746861
hl_amp_ratio  =  0.422867683254
kurtosis  =  -0.591631200015
n_points  =  376
period  =  0.547540869512
period_SNR  =  44.0561064677
period_log10FAP  =  -46.9933956771
period_uncertainty  =  8.31219458382e-05
phase_cusum  =  0.218148274234
phase_eta  =  0.622174275161
phi21  =  0.791690024586
phi31  =  4.80886793149
quartile31  =  0.53
r21  =  0.346310709532
r31  =  0.158982150762
shapiro_w  =  0.906509995461
skewness  =  -0.730127838621
slope_per10  =  -0.0798173603967
slope_per90  =  0.114817655516
stetson_k  =  0.753916633167
weighted_mean  =  16.3054084781
weighted_std  =  0.316635906224
