-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226595014476
cusum  =  0.205135385092
eta  =  0.51157029986
hl_amp_ratio  =  0.444579963528
kurtosis  =  -0.253379863561
n_points  =  149
period  =  0.579968082632
period_SNR  =  19.1261094062
period_log10FAP  =  -17.1933154041
period_uncertainty  =  7.17427129524e-05
phase_cusum  =  0.28422618511
phase_eta  =  0.248982065214
phi21  =  0.743100056911
phi31  =  1.32233873872
quartile31  =  0.26
r21  =  0.454446263901
r31  =  0.244528498346
shapiro_w  =  0.902242124081
skewness  =  -0.873141283204
slope_per10  =  -0.287433331832
slope_per90  =  0.218133336554
stetson_k  =  0.716616033874
weighted_mean  =  16.1858504778
weighted_std  =  0.208927516777
