-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291731102264
cusum  =  0.111261238029
eta  =  0.673772838385
hl_amp_ratio  =  0.476865631587
kurtosis  =  -0.785896187398
n_points  =  323
period  =  0.541375571429
period_SNR  =  50.6429475041
period_log10FAP  =  -44.0653346814
period_uncertainty  =  8.37057925432e-05
phase_cusum  =  0.257143289647
phase_eta  =  0.0743154673769
phi21  =  0.759891411836
phi31  =  1.95720918574
quartile31  =  0.4
r21  =  0.459408943619
r31  =  0.328693286334
shapiro_w  =  0.933993637562
skewness  =  -0.555193676593
slope_per10  =  -0.151597154415
slope_per90  =  0.217055704905
stetson_k  =  0.800306229602
weighted_mean  =  14.6268748556
weighted_std  =  0.242731764362
