-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.200351440953
cusum  =  0.0962205876406
eta  =  0.592721179732
hl_amp_ratio  =  0.676761380946
kurtosis  =  -0.492085018366
n_points  =  330
period  =  0.354598921746
period_SNR  =  30.3025863573
period_log10FAP  =  -28.184289968
period_uncertainty  =  4.88024949526e-05
phase_cusum  =  0.186037942127
phase_eta  =  0.983145830613
phi21  =  1.60316146244
phi31  =  5.21454090127
quartile31  =  0.3
r21  =  0.177073947182
r31  =  0.107013001802
shapiro_w  =  0.967572629452
skewness  =  -0.462534795597
slope_per10  =  -0.0534490811969
slope_per90  =  0.0490120275432
stetson_k  =  0.81453752345
weighted_mean  =  15.6951840184
weighted_std  =  0.193259533738
