-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.458649009856
cusum  =  0.165031576985
eta  =  0.507371195344
hl_amp_ratio  =  0.203625781687
kurtosis  =  -0.052944272681
n_points  =  168
period  =  1.07687609517
period_SNR  =  23.4364511409
period_log10FAP  =  -16.7339035872
period_uncertainty  =  0.00028870674868
phase_cusum  =  0.250053031218
phase_eta  =  0.211969228992
phi21  =  0.658254672507
phi31  =  4.51657748713
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.502108224965
r31  =  0.28955581666
shapiro_w  =  0.804756999016
skewness  =  -1.14071711143
slope_per10  =  -0.485399994068
slope_per90  =  0.47749642
stetson_k  =  0.638260668424
weighted_mean  =  14.8409908192
weighted_std  =  0.39092365007
