-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.380625502973
cusum  =  0.130622190827
eta  =  0.536979782019
hl_amp_ratio  =  0.165441628459
kurtosis  =  -0.439642343101
n_points  =  235
period  =  0.489530189207
period_SNR  =  31.3075722479
period_log10FAP  =  -26.4910902837
period_uncertainty  =  6.85040859797e-05
phase_cusum  =  0.244513539991
phase_eta  =  0.105127765269
phi21  =  -2.37973965275
phi31  =  -4.55379031903
quartile31  =  0.425
r21  =  0.481399584029
r31  =  0.353415792534
shapiro_w  =  0.833671092987
skewness  =  -0.968413253124
slope_per10  =  -0.1295709641
slope_per90  =  0.229125434194
stetson_k  =  0.647639858951
weighted_mean  =  14.8704225982
weighted_std  =  0.352206330881
