-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.234303474219
cusum  =  0.141268751464
eta  =  0.510511653414
hl_amp_ratio  =  0.850932717795
kurtosis  =  -1.28122616518
n_points  =  302
period  =  0.318787060912
period_SNR  =  46.9957800296
period_log10FAP  =  -51.1691725544
period_uncertainty  =  3.32878939493e-05
phase_cusum  =  0.283973213421
phase_eta  =  0.227841212034
phi21  =  4.23892659188
phi31  =  2.89628398038
quartile31  =  0.34
r21  =  0.169949272403
r31  =  0.031483820251
shapiro_w  =  0.926723480225
skewness  =  -0.203814136304
slope_per10  =  -0.0847029819277
slope_per90  =  0.084976904036
stetson_k  =  0.889254502734
weighted_mean  =  12.8555475664
weighted_std  =  0.181689249426
