-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23485841581
cusum  =  0.139876348194
eta  =  1.00358550093
hl_amp_ratio  =  0.748526691105
kurtosis  =  -0.0706080283471
n_points  =  376
period  =  0.363196817303
period_SNR  =  33.4669785631
period_log10FAP  =  -27.5657565127
period_uncertainty  =  3.6572765622e-05
phase_cusum  =  0.215409442682
phase_eta  =  1.05210731796
phi21  =  1.83858165014
phi31  =  2.43919236984
quartile31  =  0.3625
r21  =  0.427376733148
r31  =  0.233521093172
shapiro_w  =  0.993278443813
skewness  =  -0.0688211820954
slope_per10  =  -0.029818439001
slope_per90  =  0.0281898520566
stetson_k  =  0.768376843202
weighted_mean  =  18.5115235046
weighted_std  =  0.26707697857
