-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341544651934
cusum  =  0.177828251294
eta  =  0.510698532786
hl_amp_ratio  =  0.44369047124
kurtosis  =  0.203756321539
n_points  =  215
period  =  0.512810327431
period_SNR  =  26.6667022651
period_log10FAP  =  -24.0102076434
period_uncertainty  =  5.71121877482e-05
phase_cusum  =  0.236007973473
phase_eta  =  0.126989288479
phi21  =  0.724843160682
phi31  =  1.68347948087
quartile31  =  0.32
r21  =  0.488998253853
r31  =  0.349838050662
shapiro_w  =  0.872896254063
skewness  =  -1.05573830261
slope_per10  =  -0.193342798139
slope_per90  =  0.189270137706
stetson_k  =  0.727479863178
weighted_mean  =  16.5435402434
weighted_std  =  0.279409598822
