-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27656437312
cusum  =  0.174025678133
eta  =  1.33358129051
hl_amp_ratio  =  0.709859883475
kurtosis  =  -0.0959764967617
n_points  =  345
period  =  0.506997108962
period_SNR  =  28.8435327673
period_log10FAP  =  -17.4869342064
period_uncertainty  =  7.12675173712e-05
phase_cusum  =  0.221300740326
phase_eta  =  1.20130718675
phi21  =  0.504797019329
phi31  =  -1.34454435709
quartile31  =  0.52
r21  =  0.617547321513
r31  =  0.421842062308
shapiro_w  =  0.995246887207
skewness  =  -0.0454369140015
slope_per10  =  -0.0249922895788
slope_per90  =  0.0309047045375
stetson_k  =  0.77400503643
weighted_mean  =  19.1386109362
weighted_std  =  0.365879738113
