-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304928438478
cusum  =  0.136082276666
eta  =  0.574026890264
hl_amp_ratio  =  0.479439706034
kurtosis  =  -1.0123358733
n_points  =  130
period  =  0.562237966326
period_SNR  =  14.6083128888
period_log10FAP  =  -11.7527680665
period_uncertainty  =  6.7617315028e-05
phase_cusum  =  0.236364557141
phase_eta  =  0.405346818546
phi21  =  -2.37669921899
phi31  =  -2.4318762496
quartile31  =  0.5825
r21  =  0.28017273204
r31  =  0.168261937475
shapiro_w  =  0.916505873203
skewness  =  -0.511436613769
slope_per10  =  -0.239351201839
slope_per90  =  0.228176121604
stetson_k  =  0.781185590382
weighted_mean  =  16.5733074728
weighted_std  =  0.314342125876
