-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298000399559
cusum  =  0.205770295153
eta  =  0.532253150832
hl_amp_ratio  =  0.535489072251
kurtosis  =  -0.604737755393
n_points  =  334
period  =  0.537617038097
period_SNR  =  35.1283703531
period_log10FAP  =  -33.5259127526
period_uncertainty  =  8.01360972996e-05
phase_cusum  =  0.260622333619
phase_eta  =  0.622321140085
phi21  =  -2.08764977341
phi31  =  -1.05784892508
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.455099434433
r31  =  0.322619223963
shapiro_w  =  0.956230819225
skewness  =  -0.508800143228
slope_per10  =  -0.0541490869318
slope_per90  =  0.0701283849154
stetson_k  =  0.758495090454
weighted_mean  =  17.7546638148
weighted_std  =  0.286694082576
