-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362100752134
cusum  =  0.272773333489
eta  =  0.464120579165
hl_amp_ratio  =  1.05719697002
kurtosis  =  -1.20321112046
n_points  =  73
period  =  0.579358728452
period_SNR  =  10.2744141168
period_log10FAP  =  -6.16734999842
period_uncertainty  =  7.15920589804e-05
phase_cusum  =  0.364301119499
phase_eta  =  0.152744647366
phi21  =  0.952478520276
phi31  =  -0.838090118629
quartile31  =  0.55
r21  =  0.380424820317
r31  =  0.256885186599
shapiro_w  =  0.939550042152
skewness  =  0.00716143930956
slope_per10  =  -0.284469615582
slope_per90  =  0.459982094672
stetson_k  =  0.831257694151
weighted_mean  =  16.1159046478
weighted_std  =  0.276912016272
