-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333847797936
cusum  =  0.261458376423
eta  =  1.63981137865
hl_amp_ratio  =  0.854710658121
kurtosis  =  0.115388801088
n_points  =  353
period  =  0.552878637646
period_SNR  =  29.1793214874
period_log10FAP  =  -14.6249248816
period_uncertainty  =  8.47401523688e-05
phase_cusum  =  0.291824985523
phase_eta  =  1.25643646715
phi21  =  3.78404785635
phi31  =  4.41285325323
quartile31  =  0.49
r21  =  0.501447444292
r31  =  0.416304538903
shapiro_w  =  0.99391067028
skewness  =  0.0885512912187
slope_per10  =  -0.0358956816187
slope_per90  =  0.0391043315047
stetson_k  =  0.754220353551
weighted_mean  =  19.2302525584
weighted_std  =  0.371458380377
