-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318723124318
cusum  =  0.253736151008
eta  =  1.30212056318
hl_amp_ratio  =  0.840896469868
kurtosis  =  0.365262075933
n_points  =  361
period  =  0.569679106703
period_SNR  =  39.5878192087
period_log10FAP  =  -28.8907106916
period_uncertainty  =  8.99682754807e-05
phase_cusum  =  0.31186742059
phase_eta  =  1.19515701908
phi21  =  -2.29582257952
phi31  =  -1.18027371501
quartile31  =  0.44
r21  =  0.366863673065
r31  =  0.290311779152
shapiro_w  =  0.985774636269
skewness  =  0.339988276236
slope_per10  =  -0.0266913609569
slope_per90  =  0.0371879650803
stetson_k  =  0.744279685736
weighted_mean  =  19.1918569629
weighted_std  =  0.33220402046
