-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330539231972
cusum  =  0.169980093951
eta  =  0.680798666988
hl_amp_ratio  =  0.191465099666
kurtosis  =  0.293965336678
n_points  =  127
period  =  0.519560941608
period_SNR  =  14.0064326157
period_log10FAP  =  -11.0965212591
period_uncertainty  =  7.3276677131e-05
phase_cusum  =  0.280428433715
phase_eta  =  0.204928338385
phi21  =  1.41823001755
phi31  =  5.3379767476
quartile31  =  0.38
r21  =  0.388084902553
r31  =  0.401726910083
shapiro_w  =  0.781321048737
skewness  =  -1.27320155336
slope_per10  =  -0.278408854602
slope_per90  =  0.223079658969
stetson_k  =  0.608333720375
weighted_mean  =  15.6246235294
weighted_std  =  0.288040702862
