-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374863093127
cusum  =  0.201326130095
eta  =  0.542723722362
hl_amp_ratio  =  0.610134194833
kurtosis  =  -1.11135184389
n_points  =  109
period  =  0.361907620009
period_SNR  =  13.7743494912
period_log10FAP  =  -11.0338271074
period_uncertainty  =  2.80886043066e-05
phase_cusum  =  0.286174352145
phase_eta  =  0.268935893074
phi21  =  -2.04211305137
phi31  =  -1.22974089059
quartile31  =  0.52
r21  =  0.49098640938
r31  =  0.343866488533
shapiro_w  =  0.934376060963
skewness  =  -0.283398147942
slope_per10  =  -0.211299871631
slope_per90  =  0.328549994156
stetson_k  =  0.84467826362
weighted_mean  =  15.0861986755
weighted_std  =  0.328944106846
