-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.166856557277
cusum  =  0.167505570983
eta  =  1.90064438694
hl_amp_ratio  =  0.95808081442
kurtosis  =  0.94389809559
n_points  =  370
period  =  0.205189218377
period_SNR  =  15.8629361077
period_log10FAP  =  -4.7003048179
period_uncertainty  =  1.16728040672e-05
phase_cusum  =  0.223149947753
phase_eta  =  2.24855138289
phi21  =  3.05188810789
phi31  =  3.71004596123
quartile31  =  0.4
r21  =  0.359208762549
r31  =  0.113455604361
shapiro_w  =  0.981665790081
skewness  =  0.331598980201
slope_per10  =  -0.00744268452449
slope_per90  =  0.00829592745055
stetson_k  =  0.75802599752
weighted_mean  =  19.1035489891
weighted_std  =  0.325678865029
