-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230366984889
cusum  =  0.210232167138
eta  =  0.563999214478
hl_amp_ratio  =  0.292591317411
kurtosis  =  0.271797372266
n_points  =  71
period  =  0.591305399168
period_SNR  =  10.0386027913
period_log10FAP  =  -4.99394743762
period_uncertainty  =  5.59347988778e-05
phase_cusum  =  0.215341918182
phase_eta  =  0.504031868214
phi21  =  2.7751140995
phi31  =  4.53583354084
quartile31  =  0.24
r21  =  0.761521045449
r31  =  0.696731739752
shapiro_w  =  0.867990374565
skewness  =  -1.10503431566
slope_per10  =  -0.210699999394
slope_per90  =  0.528799993917
stetson_k  =  0.657669208913
weighted_mean  =  15.8590808006
weighted_std  =  0.253756156473
