-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367056746227
cusum  =  0.0858160884299
eta  =  0.541518356393
hl_amp_ratio  =  0.42032899047
kurtosis  =  -0.298420234067
n_points  =  363
period  =  0.474410929344
period_SNR  =  50.5719842579
period_log10FAP  =  -53.3214616882
period_uncertainty  =  6.29092103848e-05
phase_cusum  =  0.249331181284
phase_eta  =  0.238028983189
phi21  =  0.726080055344
phi31  =  1.56871412629
quartile31  =  0.425
r21  =  0.400946405208
r31  =  0.221183086481
shapiro_w  =  0.909616351128
skewness  =  -0.833497722789
slope_per10  =  -0.0830624025572
slope_per90  =  0.101817217144
stetson_k  =  0.757186997848
weighted_mean  =  13.7019617964
weighted_std  =  0.28769976421
