-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.232846991278
cusum  =  0.23016219707
eta  =  0.557955536995
hl_amp_ratio  =  0.0913934623774
kurtosis  =  -1.13915913329
n_points  =  73
period  =  0.415183574054
period_SNR  =  10.7980118949
period_log10FAP  =  -7.07194703299
period_uncertainty  =  3.67663119158e-05
phase_cusum  =  0.261817905093
phase_eta  =  0.249766639231
phi21  =  -3.11606504189
phi31  =  -2.72695850589
quartile31  =  0.49
r21  =  0.663705701111
r31  =  0.238331045294
shapiro_w  =  0.722619354725
skewness  =  -0.837976330467
slope_per10  =  -0.433799996972
slope_per90  =  0.463200006634
stetson_k  =  0.621687486161
weighted_mean  =  15.3737273642
weighted_std  =  0.257910151005
